 -1.219847729E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.092300E+00  dx in pixels
 -1.033060E+01  dy in pixels
      1.015044  scalx
      1.022710  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
