 -1.095452956E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.935515E+00  dx in pixels
 -1.975281E+01  dy in pixels
      1.013991  scalx
      1.022465  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
