 -1.079823492E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.792607E+00  dx in pixels
 -2.389041E+01  dy in pixels
      1.009607  scalx
      1.025786  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
