 -1.178044382E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.955200E+00  dx in pixels
 -1.502110E+01  dy in pixels
      1.010851  scalx
      1.025429  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
