 -1.166841466E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.155000E-01  dx in pixels
 -1.623450E+01  dy in pixels
      1.017572  scalx
      1.019189  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
