 -1.009649316E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.009571E+01  dx in pixels
 -2.590952E+01  dy in pixels
      1.015944  scalx
      1.019620  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
