 -1.074659624E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.609412E+00  dx in pixels
 -2.377294E+01  dy in pixels
      1.007506  scalx
      1.028738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
