 -1.187032124E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.003000E+00  dx in pixels
 -1.417110E+01  dy in pixels
      1.009547  scalx
      1.027494  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
