 -1.082277306E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.164722E+00  dx in pixels
 -2.585469E+01  dy in pixels
      1.009464  scalx
      1.027272  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
