 -1.231098906E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.396000E-01  dx in pixels
 -1.567770E+01  dy in pixels
      1.011147  scalx
      1.026290  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
