 -1.188699903E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.316300E+00  dx in pixels
 -1.433830E+01  dy in pixels
      1.015716  scalx
      1.020918  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
