 -1.222616889E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.660000E-02  dx in pixels
 -1.501150E+01  dy in pixels
      1.015046  scalx
      1.022946  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
