 -1.088175516E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.638100E+00  dx in pixels
 -1.506650E+01  dy in pixels
      1.016517  scalx
      1.019946  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
