 -8.203907320E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.130301E+01  dx in pixels
 -2.319407E+01  dy in pixels
      1.014173  scalx
      1.021830  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
