 -9.297854880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.659009E+00  dx in pixels
 -2.535035E+01  dy in pixels
      1.013542  scalx
      1.022315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
