 -1.055067788E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.372400E+00  dx in pixels
 -1.677010E+01  dy in pixels
      1.015165  scalx
      1.021046  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
