 -1.021542168E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.062899E+01  dx in pixels
 -2.150305E+01  dy in pixels
      1.018850  scalx
      1.016984  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
