 -1.116418178E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.627400E+00  dx in pixels
 -1.026690E+01  dy in pixels
      1.020460  scalx
      1.016189  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
