 -1.126127044E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.293000E-01  dx in pixels
 -1.519370E+01  dy in pixels
      1.017632  scalx
      1.019437  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
