 -9.764435720E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.707900E+00  dx in pixels
 -1.328010E+01  dy in pixels
      1.016403  scalx
      1.019306  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
