 -9.568797480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.001868E+01  dx in pixels
 -2.267879E+01  dy in pixels
      1.020100  scalx
      1.016194  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
