 -1.119993848E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.246700E+00  dx in pixels
 -1.073610E+01  dy in pixels
      1.022063  scalx
      1.014575  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
