 -1.179906635E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.358000E-01  dx in pixels
 -1.426630E+01  dy in pixels
      1.015595  scalx
      1.020665  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
