 -1.040636458E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.389600E+00  dx in pixels
 -1.245520E+01  dy in pixels
      1.014473  scalx
      1.022733  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
