 -1.097315987E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.285600E+00  dx in pixels
 -1.121290E+01  dy in pixels
      1.017386  scalx
      1.018672  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
