 -1.053657652E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.961750E+00  dx in pixels
 -2.197777E+01  dy in pixels
      1.013432  scalx
      1.023010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
