 -1.117908152E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.777000E+00  dx in pixels
 -1.085110E+01  dy in pixels
      1.015153  scalx
      1.021668  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
