 -1.088292210E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.515700E+00  dx in pixels
 -1.111450E+01  dy in pixels
      1.019438  scalx
      1.014974  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
