 -1.055553985E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.136438E+00  dx in pixels
 -2.395821E+01  dy in pixels
      1.008650  scalx
      1.028169  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
