 -1.203578285E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.544300E+00  dx in pixels
 -1.244690E+01  dy in pixels
      1.010463  scalx
      1.026831  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
