 -1.215422721E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.480075E-02  dx in pixels
  4.955614E-02  dy in pixels
      1.022962  scale x
      1.025470  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
