 -1.119330994E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.628000E-01  dx in pixels
 -5.347300E+00  dy in pixels
      1.017737  scalx
      1.021471  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
