 -1.105889869E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.117400E+00  dx in pixels
 -9.208100E+00  dy in pixels
      1.018395  scalx
      1.020953  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
