 -8.656031940E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.993459E+00  dx in pixels
 -1.762408E+01  dy in pixels
      1.004612  scalx
      1.027932  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
