 -1.021858394E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.427600E+00  dx in pixels
 -7.433100E+00  dy in pixels
      1.007284  scalx
      1.027084  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
