 -1.137358421E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.823900E+00  dx in pixels
 -8.765500E+00  dy in pixels
      1.018545  scalx
      1.020460  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
