 -1.021208120E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.559938E+00  dx in pixels
 -1.719897E+01  dy in pixels
      1.015170  scalx
      1.022350  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
