 -1.125531920E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.803500E+00  dx in pixels
 -7.672200E+00  dy in pixels
      1.017774  scalx
      1.022058  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
