 -9.972460930E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.523091E+00  dx in pixels
 -1.938995E+01  dy in pixels
      1.017552  scalx
      1.018583  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
