 -1.038682679E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.423544E+00  dx in pixels
 -1.728459E+01  dy in pixels
      1.012335  scalx
      1.022635  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
