 -1.125049650E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.154100E+00  dx in pixels
 -7.705000E+00  dy in pixels
      1.021262  scalx
      1.017948  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
