 -1.174656631E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.093300E+00  dx in pixels
 -9.071800E+00  dy in pixels
      1.016259  scalx
      1.023288  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
