 -1.070497884E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.045139E+00  dx in pixels
 -1.765015E+01  dy in pixels
      1.015205  scalx
      1.022380  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
