 -1.205006284E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.489100E+00  dx in pixels
 -7.565400E+00  dy in pixels
      1.018028  scalx
      1.022253  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
