 -1.060384517E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.511832E+00  dx in pixels
 -1.849096E+01  dy in pixels
      1.015125  scalx
      1.022068  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
