 -1.217381817E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.951200E+00  dx in pixels
 -6.926900E+00  dy in pixels
      1.017890  scalx
      1.021862  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
