 -8.912126890E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.393120E+00  dx in pixels
 -2.203718E+01  dy in pixels
      1.013838  scalx
      1.023728  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
