 -1.047416689E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.685900E+00  dx in pixels
 -1.237480E+01  dy in pixels
      1.016040  scalx
      1.022848  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
