 -9.265393220E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.790107E+00  dx in pixels
 -2.016500E+01  dy in pixels
      1.015113  scalx
      1.021574  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
