 -1.074778774E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.282076E+00  dx in pixels
 -1.890233E+01  dy in pixels
      1.010012  scalx
      1.025311  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
